賃貸オフィスの「火災保険料」とは？加入の義務と範囲

目次

賃貸オフィスの「火災保険料」とは？加入の義務と範囲

火災保険料とは。

火災保険料とは何か？

賃貸オフィスの火災保険料の義務

火災保険料の補償範囲

火災保険料の加入手続き

火災保険料の保険料の計算方法

賃貸オフィスの「火災保険料」とは？加入の義務と範囲

はじめての引越

先生、『火災保険料』って何ですか？

引越の達人

賃貸オフィスで使う『火災保険料』は、賃借人が失火で貸主や他の借主に損害を与えてしまった場合に備えて支払う保険料のことだよ。

はじめての引越

つまり、借りてるオフィスで火事を出してしまったら、その損害を補償するために払うお金ってことですね。

引越の達人

その通り。賃貸契約を結ぶときに加入するのが一般的だよ。

火災保険料とは。

引っ越しにまつわる用語の一つが「火災保険料」です。賃貸オフィスにおいては、賃貸借契約に基づいて賃借している専有部分で、借主の不注意による失火が原因で貸主や他の借主に損害を与えてしまった場合に、その損害を補償するための保険料のことを指します。通常、賃貸借契約の締結時に加入が求められます。

火災保険料とは何か？

賃貸オフィスの火災保険料について理解を深める際、まず知っておくべきなのは、火災保険料そのものの意味です。火災保険とは、火災、落雷、爆発などの災害によって建物や設備が損害を受けた場合に、一定の補償金が支払われる保険制度です。賃貸オフィスでも、建物は大家さんが所有していることが多く、借主はオフィスの設備や什器類を所有していることが多いです。この場合、建物に対する火災保険は大家さんが加入することになりますが、設備や什器類に対する火災保険は借主が加入する必要があります。

賃貸オフィスの火災保険料の義務

賃貸オフィスの火災保険料の義務に関しては、「借地借家法」という法律が大きく関係しています。この法律では、借主は火災保険に加入する義務があります。さらに、保険金額は建物の時価以上でなければなりません。この義務は、建物の所有者ではなく、借主に対して課されています。これは、借主が建物を利用することで発生する火災のリスクを負うためです。

火災保険料の補償範囲

火災保険料の補償範囲
火災保険は、火災や落雷などによる建物の損害だけでなく、次の損害も補償対象となります。

* -類焼損- 近隣の建物から燃え移った延焼による損害
* -風災- 台風や突風による建物や備品の損害
* -水災- 大雨や洪水による建物や備品の損害
* -爆発・破裂- ガス漏れやボイラーの爆発による損害
* -漏水- 水道管の破損や配管の凍結による漏水による損害
* -盗難- 侵入窃盗による備品や什器の盗難や損害

火災保険料の加入手続き

火災保険料の加入手続きは、オフィスを借りる際には欠かせない手順です。一般的に、賃貸借契約時に加入が義務付けられており、加入手続きは通常、貸主または管理会社を通じて行われます。加入手続きでは、建物とその中の什器備品を対象とした保険内容や補償限度額の確認、保険料の支払い方法などを決定します。契約が成立すれば、保険証券が発行され、火災やその他の災害による被害に対する補償が開始されます。

火災保険料の保険料の計算方法

火災保険料の保険料の計算方法

火災保険料は、建物の建築様式や構造、用途、使用目的、延床面積などの要素を考慮して算出されます。一般的には、「保険料率表」に基づいて、以下の計算式で算出されます。

保険料（円）＝保険金額（円）× 保険料率（％）× 係数